From a7bc5cfa7399926941a3754e3cbdc671f24b4b3d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Pixel <>
Date: Tue, 17 Apr 2001 06:55:02 +0000
Subject: Pout

---
 doc/manuel.tex | 74 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 70 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'doc/manuel.tex')

diff --git a/doc/manuel.tex b/doc/manuel.tex
index 7eec7ba..89bd407 100644
--- a/doc/manuel.tex
+++ b/doc/manuel.tex
@@ -27,7 +27,7 @@ m
 Exemple d'exécution :
 
 \begin{verbatim}
-$ compilo ../samples/recherche.s recherche.o
+$ ./compilo ../samples/recherche.s recherche.o
 Assembler v1.0
 
 
@@ -47,13 +47,79 @@ Performing initialisation...
    
 \end{verbatim}
 
+\section{L'Editeur de liens : linker}
+La ligne de commande que nous livre l'exécution sans argument du programme 'linker' est la suivante:
+\begin{verbatim}
+$ ./linker
+Linker v1.0
 
+Usage: linker obj1 [obj2 [obj3 [...]]] binary
+\end{verbatim}
 
+Nous devons donc spécifier au moins un fichier objet, et un nom de fichier binaire de sortie.
 
-\section{L'Editeur de liens : linker}
+Exemple d'exécution:
+\begin{verbatim}
+$ ./linker recherche.o recherche
+Linker v1.0
 
-\section{Le Simulateur : simul }
 
+Performing initialisation...
+
+ o Initialising the linker...    Done!
+ Linking files...
+ Generating output file...
+ Statistics: 29 words of text, 297 words of data and reserving 0 words
+ Output file size: 343 words containing 10 relocating offsets.
+ 
+ Performing shutdown...
+ 
+ Exitting, bye!
+\end{verbatim}
+
+\section{Le Simulateur : simul }
 \subsection{la ligne de commande}
+Le nom de la commande à lancer pour exécuter le simulateur est 'simul'. La ligne de commande est la suivante:
+\begin{verbatim}
+$ ./simul 
+Simul v1.0
+
+Usage: linker [-s] [-d] binary
+\end{verbatim}
+L'option -s sert à sélectionner une ALU différente, et plus instable. L'option -d sert à déclanger le debugger dès la
+première instruction. Bien évidemment, il faut donner le nom d'un fichier binaire à exécuter.
+
+\subsection{le mode interactif}
+Lors de l'exécution du simulateur, le programme exécuté tourne jusqu'à ce qu'une instruction HALT est rencontrée. Pour
+interrompre l'exécution et déclanger le debugger, il est possible de frapper la combinaison de touche CTRL-C. Si l'option
+-d a été spécifiée sur la ligne de commande, nous obtenons le même résultat:
+
+\begin{verbatim}
+ o Initialising the simulator...    Done!
+   R00      R01      R02      R03      R04      R05      R06      R07   
+00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
+   R08      R09      R10      R11      R12      R13      R14      R15   
+00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
+   R16      R17      R18      R19      R20      R21      R22      R23   
+00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
+   R24      R25      R26      R27      R28      R29      R30      R31   
+00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 000027FF 00000002 00000000 
+Rg: 00000000  | Rd: 00000000 | Flag: 00000000 | PC: 00000000
+Opcode: 0A, extension: 00, champ1: 00, champ2: 00, champ3: 00
+00000000:0000000A - 00000000 - 00000000 > 
+\end{verbatim}
+Cette interface nous présente l'ensemble des registres du CPU, ainsi que les quelques flags spéciaux.
+De plus, les champ de l'instruction suivante sont décodés, et la dernière ligne nous indique les trois mots mémoire
+pour le compteur ordinal en cours. Le prompt > nous invite à taper une commande parmi:
+
+\begin{verbatim}
+> Help:
+G: go
+P: Proceed
+R: display registers
+Q: quit
+\end{verbatim}
 
-\subsection{le mode interactif}
\ No newline at end of file
+Go stoppe le debugger et relance l'exécution du CPU. Proceed avance d'une instruction. Display registers réaffiche la
+page des registres, au cas où l'écrant ait été corrompu par l'exécution du programme. Enfin, quit permet de sortir immédiatement
+du simulateur.
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3

