From 1b1a2d54cfaa1eb10c57f9b647874e6967a59b66 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: biouman <biouman>
Date: Thu, 3 May 2001 00:36:18 +0000
Subject: *** empty log message ***

---
 doc/manuel.tex | 5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'doc/manuel.tex')

diff --git a/doc/manuel.tex b/doc/manuel.tex
index eb4a717..d404991 100644
--- a/doc/manuel.tex
+++ b/doc/manuel.tex
@@ -37,10 +37,11 @@ c est pourquoi nous vous conseillons de pr
 \section{Exécution du programme}
 Le programme Polynom peut prendre un argument sur la ligne de commande à savoir la chaine de caractères 
 servant à décrire la variable muette dans les polynomes, par défaut celle-ci est initialisée à "x".
-On invoque alors le programe comme suit: % FIXME ligne de commande
+On invoque alors le programe comme suit: 
 \begin{verbatim}
-./src/Polynom
+./src/Polynom [variable_muette]
 \end{verbatim} 
+( Dans un souci de respect des conventions UNIX, cette variable est bien entendu "case sensitive". )
 Le programme propose alors son propre interpréteur de commandes, bien entendu dévoué au calcul polynomial.
 Les opérateurs reconnus sont les opérateurs classiques sur les polynomes à savoir $'+'$, $'-'$, $'*'$, $'/'$, $'\%'$, '\^\ ', $'='$.
 De plus nous avons implémenté quelques fonctions utiles, soit au calcul polynomial, soit à l'uilisation du
-- 
cgit v1.2.3

