From 6afd90cf26b9dec429664fdda06d2b7ea9702548 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: biouman <biouman>
Date: Thu, 3 May 2001 01:38:01 +0000
Subject: *** empty log message ***

---
 doc/manuel.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'doc/manuel.tex')

diff --git a/doc/manuel.tex b/doc/manuel.tex
index 5156ab6..08f82e8 100644
--- a/doc/manuel.tex
+++ b/doc/manuel.tex
@@ -41,16 +41,16 @@ On invoque alors le programe comme suit:
 \begin{verbatim}
 ./src/Polynom [variable_muette]
 \end{verbatim} 
-( Dans un souci de respect des conventions UNIX, cette variable est bien entendu "case sensitive". )
+( Dans un souci de respect des conventions UNIX, cette variable est bien entendu "case sensitive" ). \\
 Le programme propose alors son propre interpréteur de commandes, bien entendu dévoué au calcul polynomial.
-Les opérateurs reconnus sont les opérateurs classiques sur les polynomes à savoir $'+'$, $'-'$, $'*'$, $'/'$, $'\%'$, '\^\ ', $'='$.
+Les opérateurs reconnus sont les opérateurs classiques sur les polynomes à savoir $'+'$, $'-'$, $'*'$, $'/'$, $'\%'$, '\^\ ', $'='$. \\
 De plus nous avons implémenté quelques fonctions utiles, soit au calcul polynomial, soit à l'uilisation du
 programme lui même : 
 \begin{itemize}
 \item les fonctions mathématiques deriv, derivn et int pour le calcul de la dérivée, de la dérivée $n^{ieme}$ et de la primitive.
 \item les fonctions auxiliaires : printvars() pour l'affichage des variables, help() pour l'aide en ligne,
 setdisplay(n) pour le mode d'affichage des scalaires, setsmartprint(n) pour le mode d'affichage des polynomes,
-reinit() pour la réinitialisation su calculateur et exit() pour quitter le programme.
+reinit() pour la réinitialisation du calculateur et exit() pour quitter le programme.
 \end{itemize}
 On notera que l'évaluation fonctionne comme dans nombre d'interpréteurs en ce qui concerne la ligne de commande, 
 il est nécessaire de terminer chaque ligne par un point-virgule.
-- 
cgit v1.2.3

